% $Id$
 \begin{longtable}{|l|X|}
% KILLED & LINE!!!! \kill
 \hline
 \endfirsthead
 \endhead
 \endfoot
 \hline
 \endlastfoot

\texttt{\$}$n$ & Aufrufparameter\index{Parameter} mit der Nummer $n$, $0<=n<=9$. \texttt{\$0} enthält den Namen des gerade laufenden Skripts. \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$*} & Alle Aufrufparameter\index{Aufrufparameter|see{Parameter}}\index{Parameter}. \texttt{\dq\$*\dq} enthält alle Aufrufparameter in einem String. \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$@} & Alle Aufrufparameter\index{Parameter}. \texttt{\dq\$@\dq} enthält alle Aufrufparameter\index{Parameter}, wobei jeder für sich ein separater String bleibt. \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$\#} & Anzahl der Aufrufparameter\index{Parameter} \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$?} & Rückgabewert des letzten Kommandos \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$\$} & Prozeßnummer der aktiven Shell \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$!} & Prozeßnummer des letzten Hintergrundprozesses \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$ERRNO} & Fehlernummer des letzten fehlgeschlagenen Systemaufrufs \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$IFS} & Feldseparator, wird beispielsweise beim Lesen mittels \texttt{read} benutzt \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$PWD} & Aktuelles Verzeichnis (wird durch \texttt{cd} gesetzt\footnote{Durch das Kommando \texttt{cd} wird das aktuelle Verzeichnis gewechselt.}) \tabularnewline\STRUT
\texttt{\$OLDPWD} & Vorheriges Verzeichnis (wird durch \texttt{cd} gesetzt)
\end{longtable}
